MG电子

中标公示

您现在的位置: 首页 / 通告信息 / 中标公示

MG电子梦想田园彭州鹭溪项目二期工程项目室内二次精装修工程、电子与智能化工程施工/标段中标候选人公示

宣布日期:2023年08月28日    浏览次数:3707

MG电子梦想田园彭州鹭溪项目二期工程项目室内二次精装修工程、电子与智能化工程施工/标段中标候选人公示

项目及标段名称

MG电子梦想田园彭州鹭溪项目二期工程项目室内二次精装修工程、电子与智能化工程施工/标段

招标人

成都彭兴墟落建设有限公司

项目代建单位

/

招标署理机构

四川明清工程咨询有限公司

招标署理机构联系电话

028-85581109

开标时间

202308250930

开标所在

彭州市公共资源生意效劳中心

招标控制价

招标控制价为59380040.80

中标候选人

名称

第一名:成都建工第五修建工程有限公司

第二名:浙江大东吴集团建设有限公司

第三名:四川雄洲建设集团有限公司

公示期

20230829日至20230904

其他

/

监视部分名称及监视电话

项目审批部分

彭州市生长和刷新局

联系电话

028-83701261

行业主管部分

彭州市住房和城乡建设局

联系电话

028-83701718

 

上一主题: 安岳兴新鑫农牧科技有限公司纯种明确母猪采购资格预审效果公示

下一主题: MG电子办公家具采购中选候选人公示

【网站地图】【sitemap】