MG电子

中标公示

您现在的位置: 首页 / 通告信息 / 中标公示

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2025~2026年度复方磺胺氯达嗪钠粉采购(第二次) 中标候选人公示

宣布日期:2025年02月11日    浏览次数:7071

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2025~2026年度复方磺胺氯达嗪钠粉采购(第二次) 中标候选人公

项目名称

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2025~2026年度复方磺胺氯达嗪钠粉采购(第二次)

项目业主(招标人)

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司

项目代建单位

/

招标署理机构

/

招标署理机构联系电话

/

时间

2025271400

所在

兴城集团采购生意中心(人居中心)

招标控制价

150.2/公斤

候选人

名称

第一名:河北贺丰药业科技有限公司

第二名:四川德成动物保健品有限公司

第三名:河北威远药业有限公司

其他

项目被反对投标单位如下:

郑州福源动物药业有限公司未对招标文件提出的实质性要求和条件做出实质性响应:委托署理人非投标人本单位职员;

瑞普生物股份有限公司业绩不切合招标文件投标人资格要求。

公示期

 2025212日至2025218

监视部分名称及监视电话

项目审批部分

/

联系电话

/

行业主管部分

/

联系电话

/

 

 

上一主题: 成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2025~2026年度泰拉霉素注射液采购(第二次) 中标候选人公示

下一主题: 成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2025~2026年度酒石酸泰万菌素预混剂采购(第二次) 中标候选人公示

【网站地图】【sitemap】