MG电子

其他

您现在的位置: 首页 / 项目简介 / 其他

毛河村高磨子安顿点

宣布日期:2021年09月22日    浏览次数:5847

598d70761ab3f.JPG

项目修建面积约7439.15平方米 ,项目共25栋 ,安顿约49户、180人。

上一主题: 没有了

下一主题: 何场村季家大院安顿点

【网站地图】【sitemap】