张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程项目 (一期)二标段情形监测单位果真比选中选公示

张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程项目

(一期)二标段情形监测单位果真比选中选公示

项目及标段名称

张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程项目(一期)二标段

情形监测单位果真比选

比选人

成都会小城镇投资有限公司

联系电话

028-65293113

招标署理机构

联系电话

开选时间

2021126

开选所在

成都会小城镇投资有限公司1109

公示期

2021129

202122

投标最高限价(人民币:元)

160400.00

中选候选人排序

中选候选人名称

投标报价

(人民币:元)

综合评审得分

第一名

四川巴斯德情形;た萍

有限责任公司

74000.00

100.00

第二名

四川中衡检测手艺有限公司

75900.00

98.72

第三名

四川众望清静环保手艺咨询有限公司

76000.00

98.65

监视部分名称及监视电话

项目审批部分

/

联系电话

/

行业主管部分

/

联系电话

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、组织招标单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性认真 。