成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2024-2025年度猪滋生与呼吸综合征活疫苗(R98株)采购 中标候选人公示

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2024-2025年度猪滋生与呼吸综合征活疫苗(R98株)采购 中标候选人公

项目名称

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司2024-2025年度猪滋生与呼吸综合征活疫苗(R98株)采购

项目业主(招标人)

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司

项目代建单位

/

招标署理机构

/

招标署理机构联系电话

/

时间

202412261400

所在

成都会高新区石羊场路888号MG电子汇城3号楼3312聚会室

招标控制价

0.9 /头份

候选人

名称

第一名:湖南中岸生物药业有限公司

第二名:辽宁益康生物股份有限公司

第三名:瑞普(保定)生物药业有限公司

其他

本项目被反对投标单位如下:

江苏南农高科技股份有限公司投标文件封面未盖章;

中牧实业股份有限公司未提供本单位《兽药生产允许证》 。

公示期

 20241231日至202517

监视部分名称及监视电话

项目审批部分

/

联系电话

/

行业主管部分

/

联系电话

/